VERS DORÉS

1854

Gérard de Nerval (1808 – 1855)

Eh quoi ! tout est sensible ! 
Pythagore.

Homme, libre penseur ! te crois-tu seul pensant 
Dans ce monde où la vie éclate en toute chose ? 
Des forces que tu tiens ta liberté dispose, 
Mais de tous tes conseils l'univers est absent.

Respecte dans la bête un esprit agissant : 
Chaque fleur est une âme à la Nature éclose ; 
Un mystère d'amour dans le métal repose ; 
« Tout est sensible ! » Et tout sur ton être est puissant.

Crains, dans le mur aveugle, un regard qui t'épie : 
À la matière même un verbe est attaché... 
Ne le fais pas servir à quelque usage impie !

Souvent dans l'être obscur habite un Dieu caché ; 
Et comme un œil naissant couvert par ses paupières, 
Un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres !

Pour aller plus loin

Gérard de Nerval est un écrivain et poète français né en 1808. Il n’a jamais connu sa mère et passe ses premières années auprès de son oncle. Il fera ses études au collège Charlemagne de Paris. Il assume et clame très tôt son amour pour Goethe dont il a traduit le Faust. Il devient journaliste et se lie aux écrivains et artistes du « Petit Cénacle », notamment Théophile Gautier dont il deviendra l’ami. En 1834, il rencontre l’actrice et chanteuse Jenny Colon dont il tombe follement amoureux. Cet amour restera à sens unique. Il se console en voyageant, mais sa santé mentale se détériore. C’est dans cette période de détresse qu’il écrit ses œuvres les plus célèbres telles que Aurélia et Les Filles du feu. Il met fin à ses jours le 26 janvier 1855.

Ce poème est extrait du recueil Les Chimères (1854).

Retrouvez les œuvres de Gérard de Nerval dans une des bibliothèques du réseau « à suivre… » ou chez votre libraire. https://asuivre.lillemetropole.fr/